<!-- wp:html -->
<div style="width: 100%;">
    <iframe src="https://www.nuage.ooo/galerie_auto.php?folder=Camera" 
            id="galerieIframe"
            width="100%" 
            height="3000" 
            style="border:none; overflow:hidden;" 
            scrolling="yes">
    </iframe>
</div>

<script>
    // Ce petit script écoute le "forceHeight" qu'on a mis dans ton PHP
    window.addEventListener('message', function(event) {
        if (event.data.height) {
            var iframe = document.getElementById('galerieIframe');
            if (iframe) {
                // On ajuste la hauteur de l'iframe dynamiquement
                iframe.style.height = event.data.height + 'px';
            }
        }
    }, false);
</script>
<!-- /wp:html -->